<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">Rozhodněte, pro která $x\in R$ konverguje Fourierova řada funkce
$$
f(x) = \text{\rm dist}(x,C)
$$
uvažované v intevalu $(-\pi,\pi),$ kde $C$ je Cantorovo
diskontinuum v intervalu $[0,1].$ Nalezněte její součet v celém
oboru konvergence.
</pre></body></html>