<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">Rozhodněte, kde konverguje Fourierova řada funkce
$$
x^2 \sin \frac{1}{x^2}
$$
uvažované  v intevalu $(-\pi,\pi).$ Nalezněte její součet v celém
oboru konvergence.
</pre></body></html>