Oznaème $f(x) := |x| - \pi / 2$, $x \in [- \pi, \pi ]$.
Spoètìte Fourierovu øadu
$$
f(x) \sim  - 4/ \pi \Left( \frac {\cos x} {1^2} +
\frac {\cos 3x} {3^2} + \frac {\cos 5x} {5^2} + \cdots
\Right)
$$
a zjistìte, kde a jak konverguje.
