Seètìte èíselnou øadu
$$
\sum _{n=1}^{\infty }{\frac {n}{\left (2\,n+1\right )!}}=-{\frac {
\sinh(1)}{2}}+{\frac {\cosh(1)}{2}}
$$
pomocí vhodné mocninné øady.
