Odmocninov� krit�rium d�v�
${\frac {\left |{z}^{n}\right |
}{2}}$, co� je pro $n \to \infty$ rovno $0$ pokud
$\vert z \vert \le 1$ a je rovno $\infty$ jindy.
Tedy $R=1$.
