Pod�lov�m krit�riem zjist�me polom�r konvergence
$R=1$. �adu m��eme derivovat �len po �lenu a dostaneme
$$
\sum _{n=1}^{\infty }{x}^{n-1}=-\left (x-1\right )^
{-1} \quad .
$$
Tedy hledan� �ada m� derivaci stejnou jako funkce 
$- \ln (1-x)$. Tedy se od n� li�� o konstantu ($0$).


