Rozhodnìte, zda následující øada stejnomìrnì konverguje v
intervalu $[\pi/4,\pi/2],$\quad
$$
\sum_{n=1}^{+\infty} \sin nx \frac{\sqrt{|n-100|}}{\sqrt{n^2 +
x^2}}.
$$
