<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">Spočtěte tok kapaliny cedníkem ve tvaru polosféry při 
konstantním proudu "kolmém na cedník" jednak přímým výpočtem plošného integrálu, 
jednak pomocí Gaussovy věty (co je divergence konstantního pole?) a 
výpočtem toku kruhem "uzavírajícím" polokouli.
</pre></body></html>