Vyjádøete jednotkový normálový vektor k regulární ploše $\Phi$ 
pomocí tzv. smìrových kosinù:

$n_{\Phi} \cdot (1,0,0) = \cos \alpha = \frac{\frac{\partial 
\Phi_2}{\partial u} \cdot \frac{\partial \Phi_3}{\partial v} - 
\frac{\partial \Phi_2}{\partial v} \cdot \frac{\partial \Phi_3}{\partial 
u}}{\| \Phi_u \times \Phi_v \|}, \cos \beta = \dots, \cos \gamma = 
\dots.$

Jaký je geometrický význam úhlù $\alpha, \beta, \gamma$? Vyjádøete 
integrál $\int \Bbb F \cdot d \vec \Phi$ pomocí smìrových kosinù.