<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">Uvědomte si, proč je $\int f\ d\varphi$ ($\int \Bbb F  d \vec \varphi$) 
nezávislý na volbě jednoduché (souhlasně orientované) parametricky 
zadané křivky.

Proč je plošný integrál prvního druhu nezávislý na volbě 
regulární parametricky zadané plochy $\Phi$ např. v případě, že jde o 
část roviny $\{z = 0\}$? (Návod: uvažujte kanonickou parametrizaci 
$\Psi: (y,z) \rightarrow (y,z)$ pro $(y,z)\in &lt;~\Phi~&gt;$ a užijte větu o 
substituci pro $\Phi$.)
</pre></body></html>