Pomoc� Gaussovy v�ty spo�t�te
$\int \! \BBb F {d \vec S} = \pm 2385 \pi / 2 $
pro 
$\Bbb F(x,y,z) = (x^3, y^3, z^3)$, kde $S$ je povrch v�lce \\
$T = \{ (x,y,z) \in \Bbb R^3, x^2 + y^2 \le 9,
-1 \le z \le 4 \} $.

Jak� je vztah znam�nka v�sledku a orientace plochy $S$
"dovnit�" nebo "ven" ?
  