<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">Pomocí Gaussovy věty spočtěte
$\int \! \BBb F {d \vec S} = \pm 2385 \pi / 2 $
pro 
$\Bbb F(x,y,z) = (x^3, y^3, z^3)$, kde $S$ je povrch válce \\
$T = \{ (x,y,z) \in \Bbb R^3, x^2 + y^2 \le 9,
-1 \le z \le 4 \} $.

Jaký je vztah znaménka výsledku a orientace plochy $S$
"dovnitř" nebo "ven" ?
  </pre></body></html>