<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">Hluboký nádech dává
$$
\int _{0}^{6}\!{\frac {\left (6-t
\right )^{2}\sqrt {t}}{100}}{dt}={
\frac {288\,\sqrt {6}}{875}} \doteq 0.806
$$
litrů vzduchu,
dva krátké nádechy
$$
2 \int _{0}^{3}\!{\frac {\left (3-t
\right )^{2}\sqrt {t}}{10}}{dt}={
\frac {144\,\sqrt {3}}{175}} \doteq 1.42 \quad .
$$
Lepší jsou dva kratší nádechy.
</pre></body></html>