<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">V závislosti na parametru $\alpha &gt; 0$ rozhodněte, kdy má
funkce $f,$ definovaná předpisem
$f(x) = x^{\alpha}\sin\frac 1x,$  $x\in (0,1], $
$f(0) = 0,$ konečnou variaci v intervalu $[0,1].$
</pre></body></html>